% Created 2013-07-19 Fri 10:34
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{fixltx2e}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{longtable}
\usepackage{float}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{marvosym}
\usepackage{wasysym}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amstext}
\usepackage{hyperref}
\tolerance=1000
\author{Hans-Dieter Wilhelm}
\date{\today}
\title{test}
\hypersetup{
  pdfkeywords={},
  pdfsubject={},
  pdfcreator={Emacs 24.3.1 (Org mode 8.0.6)}}
\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents


\section{bla}
\label{sec-1}
\subsection{Results}
\label{sec-1-1}
\begin{itemize}
\item The average measured axial compression force \(F\) of 4 bearings
is 17.9
\end{itemize}
kN (relative stddev:
     6.8
\%)
% Emacs 24.3.1 (Org mode 8.0.6)
\end{document}